Cross-language track results — Trans-EZ Inc.

Summary Statistics Run Number transezbig3 Run Description cross-language, automatic, title+desc Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 663 Rel-ret: 175

Recall Level Precision Averages Recall Precision 0.00 0.1401 0.10 0.0631 0.20 0.0408 0.30 0.0173 0.40 0.0141 0.50 0.0107 0.60 0.0079 0.70 0.0061 0.80 0.0040 0.90 0.0032 1.00 0.0004 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0211

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.0480 At 10 docs 0.0440 At 15 docs 0.0347 At 20 docs 0.0300 At 30 docs 0.0307 At 100 docs 0.0204 At 200 docs 0.0150 At 500 docs 0.0093 At 1000 docs 0.0070 R-Precision (precision after R docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0376