Main web track results — Sabir Research, Inc.

Summary Statistics Run Number Sab9web5 Run Description Automatic, content-link, title+desc+narr Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2617 Rel-ret: 1468

Recall Level Precision Averages Recall Precision 0.00 0.5604 0.10 0.4411 0.20 0.3535 0.30 0.2898 0.40 0.2514 0.50 0.2152 0.60 0.1363 0.70 0.0926 0.80 0.0478 0.90 0.0197 1.00 0.0156 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2018

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3280 At 10 docs 0.3140 At 15 docs 0.3053 At 20 docs 0.2940 At 30 docs 0.2553 At 100 docs 0.1464 At 200 docs 0.0952 At 500 docs 0.0504 At 1000 docs 0.0294 R-Precision (precision after R docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2400