Spoken document retrieval track results — Cambridge University

Summary Statistics Run Number cuhtk-s1tun Run Description unknown, fixed, terse Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2216 Rel-ret: 1745

Recall Level Precision Averages Recall Precision 0.00 0.8565 0.10 0.7601 0.20 0.6587 0.30 0.5976 0.40 0.5447 0.50 0.4928 0.60 0.3747 0.70 0.2715 0.80 0.1588 0.90 0.0739 1.00 0.0545 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.4265

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.6400 At 10 docs 0.5940 At 15 docs 0.5493 At 20 docs 0.4920 At 30 docs 0.4173 At 100 docs 0.2290 At 200 docs 0.1443 At 500 docs 0.0670 At 1000 docs 0.0349 R-Precision (precision after R docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.4511

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Recall 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Precision

Recall-Precision Curve

130 140 150 160 170

Topic

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Difference

Difference from Median in Average Precision per Topic