Filtering track results — Queens College, CUNY Adaptive filtering runs

Run pircT9U1 Sub task adaptive Query construction automatic .M field used? no TREC data used in training? yes non-TREC data used ? no Optimized for T9U Topic set OHSU Total retrieved 18886 Relevant retrieved 729 Macro average recall 0.222 Macro average precision 0.108 Mean T9P 0.093 Mean Utility -265.063 Mean T9U -55.683 Mean scaled utility -11.203 Zero returns 0

Run pircT9U2 Sub task adaptive Query construction automatic .M field used? no TREC data used in training? yes non-TREC data used ? no Optimized for T9U Topic set OHSU Total retrieved 27772 Relevant retrieved 726 Macro average recall 0.220 Macro average precision 0.087 Mean T9P 0.076 Mean Utility -406.254 Mean T9U -69.143 Mean scaled utility -17.490 Zero returns 0