Filtering track results — University of Montreal Adaptive filtering runs

Run reliefs1 Sub task adaptive Query construction automatic .M field used? no TREC data used in training? yes non-TREC data used ? no Optimized for T9U Topic set OHSU Total retrieved 960 Relevant retrieved 344 Macro average recall 0.120 Macro average precision 0.337 Mean T9P 0.109 Mean Utility 1.143 Mean T9U 1.143 Mean scaled utility -0.075 Zero returns 1

Run reliefs2 Sub task adaptive Query construction automatic .M field used? no TREC data used in training? yes non-TREC data used ? no Optimized for T9P Topic set OHSU Total retrieved 1692 Relevant retrieved 532 Macro average recall 0.177 Macro average precision 0.280 Mean T9P 0.168 Mean Utility -1.524 Mean T9U -1.524 Mean scaled utility -0.198 Zero returns 0