Cross-language track; alternate task results — Universite de Montreal

Summary Statistics Run Number RaliWebE2EF Run Description English topics against English, French docs Number of Topics 28 Total number of documents over all topics Retrieved: 28000 Relevant: 1534 Rel-ret: 1160

Recall Level Precision Averages Recall Precision 0.00 0.7209 0.10 0.5467 0.20 0.4130 0.30 0.3521 0.40 0.3126 0.50 0.2678 0.60 0.1975 0.70 0.1774 0.80 0.1482 0.90 0.0954 1.00 0.0017 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2744

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4786 At 10 docs 0.4357 At 15 docs 0.4190 At 20 docs 0.3732 At 30 docs 0.3238 At 100 docs 0.2143 At 200 docs 0.1486 At 500 docs 0.0760 At 1000 docs 0.0414 R-Precision (precision after R docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2974

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Recall 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Precision

Recall-Precision Curve