Ad hoc results — GE Reseach and Development

Summary Statistics Run Number gersh3 Run Description Automatic, title + desc Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 4674 Rel-ret: 1816

Recall Level Precision Averages Recall Precision 0.00 0.5554 0.10 0.3983 0.20 0.3063 0.30 0.2321 0.40 0.1760 0.50 0.1314 0.60 0.0921 0.70 0.0569 0.80 0.0264 0.90 0.0152 1.00 0.0011 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1648

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3640 At 10 docs 0.3500 At 15 docs 0.3267 At 20 docs 0.3030 At 30 docs 0.2653 At 100 docs 0.1642 At 200 docs 0.1128 At 500 docs 0.0601 At 1000 docs 0.0363 R-Precision (precision after R docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2021

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Recall 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Precision

Recall-Precision Curve

350 360 370 380 390 400

Topic

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Difference

Difference from Median in Average Precision per Topic