spanish results - Department of Defense

Summary Statistics Run Number ACQSPA{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 804

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4177 0.10 0.2145 0.20 0.1239 0.30 0.0676 0.40 0.0414 0.50 0.0238 0.60 0.0117 0.70 0.0072 0.80 0.0047 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0622

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1920 At 10 docs 0.2320 At 15 docs 0.2107 At 20 docs 0.1840 At 30 docs 0.1627 At 100 docs 0.1160 At 200 docs 0.0850 At 500 docs 0.0494 At 1000 docs 0.0322

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1175

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00367 0.20 0.01417 0.30 0.04145 0.40 0.09278 0.50 0.20545 0.60 0.50772 0.70 0.96693 0.80 1.69713 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - University of California, Berkeley

Summary Statistics Run Number BrklySP3{category A, automatic Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1309

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6994 0.10 0.4180 0.20 0.3011 0.30 0.2278 0.40 0.1661 0.50 0.1303 0.60 0.1006 0.70 0.0587 0.80 0.0224 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1683

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4800 At 10 docs 0.4080 At 15 docs 0.3813 At 20 docs 0.3480 At 30 docs 0.3120 At 100 docs 0.1968 At 200 docs 0.1448 At 500 docs 0.0818 At 1000 docs 0.0524

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2188

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00139 0.20 0.00465 0.30 0.01019 0.40 0.02012 0.50 0.03343 0.60 0.05374 0.70 0.11245 0.80 0.34976 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - University of California, Berkeley

Summary Statistics Run Number BrklySP4{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1310

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7148 0.10 0.4008 0.20 0.2992 0.30 0.2268 0.40 0.1652 0.50 0.1184 0.60 0.0792 0.70 0.0516 0.80 0.0299 0.90 0.0230 1.00 0.0044 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1637

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4720 At 10 docs 0.4200 At 15 docs 0.3867 At 20 docs 0.3460 At 30 docs 0.3160 At 100 docs 0.2240 At 200 docs 0.1556 At 500 docs 0.0874 At 1000 docs 0.0524

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2344

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00150 0.20 0.00469 0.30 0.01025 0.40 0.02025 0.50 0.03730 0.60 0.06988 0.70 0.12889 0.80 0.26002 0.90 0.38298 1.00 2.26674 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - CITRI, Royal Melbourne Institute of Technology

Summary Statistics Run Number citri-sp1{category A, automatic Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1285

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5952 0.10 0.3369 0.20 0.2630 0.30 0.2057 0.40 0.1651 0.50 0.1209 0.60 0.0808 0.70 0.0353 0.80 0.0137 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1427

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3840 At 10 docs 0.3680 At 15 docs 0.3253 At 20 docs 0.3200 At 30 docs 0.2840 At 100 docs 0.2000 At 200 docs 0.1386 At 500 docs 0.0808 At 1000 docs 0.0514

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2025

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00197 0.20 0.00561 0.30 0.01160 0.40 0.02026 0.50 0.03642 0.60 0.06838 0.70 0.19164 0.80 0.57696 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - CITRI, Royal Melbourne Institute of Technology

Summary Statistics Run Number citri-sp2{category A, automatic Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1379

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6417 0.10 0.3771 0.20 0.2954 0.30 0.2221 0.40 0.1784 0.50 0.1323 0.60 0.0894 0.70 0.0432 0.80 0.0192 0.90 0.0006 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1582

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3920 At 10 docs 0.3960 At 15 docs 0.3680 At 20 docs 0.3500 At 30 docs 0.3200 At 100 docs 0.2208 At 200 docs 0.1490 At 500 docs 0.0875 At 1000 docs 0.0552

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2218

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00165 0.20 0.00478 0.30 0.01053 0.40 0.01845 0.50 0.03285 0.60 0.06122 0.70 0.15531 0.80 0.40939 0.90 15.01759 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - Cornell University

Summary Statistics Run Number CrnlSE{category A, automatic Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1664

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5999 0.10 0.4248 0.20 0.3508 0.30 0.3040 0.40 0.2558 0.50 0.2213 0.60 0.1883 0.70 0.1468 0.80 0.1038 0.90 0.0505 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2234

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3680 At 10 docs 0.3960 At 15 docs 0.3680 At 20 docs 0.3580 At 30 docs 0.3360 At 100 docs 0.2684 At 200 docs 0.2000 At 500 docs 0.1122 At 1000 docs 0.0666

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2807

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00136 0.20 0.00371 0.30 0.00688 0.40 0.01166 0.50 0.01762 0.60 0.02591 0.70 0.04076 0.80 0.06919 0.90 0.16952 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - Dublin City University

Summary Statistics Run Number DCUSP0{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 24986 Relevant: 2202 Rel ret: 809

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.4066 0.10 0.2120 0.20 0.1356 0.30 0.0967 0.40 0.0775 0.50 0.0427 0.60 0.0202 0.70 0.0129 0.80 0.0093 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0735

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1760 At 10 docs 0.1840 At 15 docs 0.1787 At 20 docs 0.1700 At 30 docs 0.1560 At 100 docs 0.1136 At 200 docs 0.0804 At 500 docs 0.0498 At 1000 docs 0.0324

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1214

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00372 0.20 0.01277 0.30 0.02807 0.40 0.04770 0.50 0.11229 0.60 0.29155 0.70 0.53659 0.80 0.85373 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - George Mason University

Summary Statistics Run Number gmuauto{category A, automatic Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1504

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.5215 0.10 0.4010 0.20 0.3003 0.30 0.2431 0.40 0.1896 0.50 0.1512 0.60 0.1203 0.70 0.0801 0.80 0.0463 0.90 0.0258 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1722

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3360 At 10 docs 0.3520 At 15 docs 0.3467 At 20 docs 0.3280 At 30 docs 0.3107 At 100 docs 0.2312 At 200 docs 0.1676 At 500 docs 0.0973 At 1000 docs 0.0602

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2385

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00150 0.20 0.00467 0.30 0.00936 0.40 0.01713 0.50 0.02812 0.60 0.04395 0.70 0.08053 0.80 0.16508 0.90 0.34044 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - George Mason University

Summary Statistics Run Number gmuman{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 16230 Relevant: 2202 Rel ret: 1185

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6735 0.10 0.3810 0.20 0.2938 0.30 0.2415 0.40 0.1995 0.50 0.1537 0.60 0.1144 0.70 0.0782 0.80 0.0216 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1708

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4560 At 10 docs 0.3760 At 15 docs 0.3627 At 20 docs 0.3440 At 30 docs 0.3160 At 100 docs 0.2444 At 200 docs 0.1658 At 500 docs 0.0862 At 1000 docs 0.0474

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2387

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00163 0.20 0.00482 0.30 0.00944 0.40 0.01608 0.50 0.02758 0.60 0.04653 0.70 0.08266 0.80 0.36301 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - New Mexico State University

Summary Statistics Run Number nmsu0{category A, automatic Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1521

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7763 0.10 0.4189 0.20 0.3546 0.30 0.2954 0.40 0.2459 0.50 0.2081 0.60 0.1551 0.70 0.1104 0.80 0.0589 0.90 0.0213 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2153

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4880 At 10 docs 0.4400 At 15 docs 0.4000 At 20 docs 0.3900 At 30 docs 0.3573 At 100 docs 0.2452 At 200 docs 0.1758 At 500 docs 0.0999 At 1000 docs 0.0608

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2646

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00139 0.20 0.00365 0.30 0.00717 0.40 0.01229 0.50 0.01906 0.60 0.03274 0.70 0.05651 0.80 0.12805 0.90 0.41427 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - New Mexico State University

Summary Statistics Run Number nmsu1{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 663

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.3322 0.10 0.1315 0.20 0.0708 0.30 0.0483 0.40 0.0285 0.50 0.0135 0.60 0.0098 0.70 0.0052 0.80 0.0043 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0414

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1760 At 10 docs 0.1560 At 15 docs 0.1413 At 20 docs 0.1240 At 30 docs 0.1093 At 100 docs 0.0800 At 200 docs 0.0586 At 500 docs 0.0394 At 1000 docs 0.0265

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0837

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00662 0.20 0.02630 0.30 0.05922 0.40 0.13659 0.50 0.36602 0.60 0.60732 0.70 1.34153 0.80 1.85575 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - New Mexico State University

Summary Statistics Run Number nmsu2{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 280

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.0617 0.10 0.0144 0.20 0.0068 0.30 0.0020 0.40 0.0000 0.50 0.0000 0.60 0.0000 0.70 0.0000 0.80 0.0000 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0042

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.0080 At 10 docs 0.0200 At 15 docs 0.0187 At 20 docs 0.0240 At 30 docs 0.0240 At 100 docs 0.0212 At 200 docs 0.0172 At 500 docs 0.0134 At 1000 docs 0.0112

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0240

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.06857 0.20 0.29264 0.30 1.49966 0.40 1.00000 0.50 1.00000 0.60 1.00000 0.70 1.00000 0.80 1.00000 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - New Mexico State University

Summary Statistics Run Number nmsu3{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 410

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.1149 0.10 0.0314 0.20 0.0181 0.30 0.0120 0.40 0.0088 0.50 0.0034 0.60 0.0000 0.70 0.0000 0.80 0.0000 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0109

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.0480 At 10 docs 0.0400 At 15 docs 0.0560 At 20 docs 0.0560 At 30 docs 0.0467 At 100 docs 0.0304 At 200 docs 0.0270 At 500 docs 0.0212 At 1000 docs 0.0164

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0340

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.03090 0.20 0.10869 0.30 0.24744 0.40 0.45134 0.50 1.46819 0.60 1.00000 0.70 1.00000 0.80 1.00000 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - New Mexico State University

Summary Statistics Run Number nmsu4{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 493

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.1545 0.10 0.0538 0.20 0.0328 0.30 0.0280 0.40 0.0213 0.50 0.0190 0.60 0.0135 0.70 0.0084 0.80 0.0069 0.90 0.0050 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0226

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.0400 At 10 docs 0.0440 At 15 docs 0.0507 At 20 docs 0.0540 At 30 docs 0.0520 At 100 docs 0.0408 At 200 docs 0.0364 At 500 docs 0.0272 At 1000 docs 0.0197

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0420

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.01762 0.20 0.05908 0.30 0.10433 0.40 0.18412 0.50 0.25862 0.60 0.43922 0.70 0.82780 0.80 1.15346 0.90 1.79418 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - New Mexico State University

Summary Statistics Run Number nmsu5{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 292

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.0917 0.10 0.0155 0.20 0.0050 0.30 0.0024 0.40 0.0000 0.50 0.0000 0.60 0.0000 0.70 0.0000 0.80 0.0000 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0049

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.0320 At 10 docs 0.0360 At 15 docs 0.0320 At 20 docs 0.0340 At 30 docs 0.0333 At 100 docs 0.0192 At 200 docs 0.0166 At 500 docs 0.0151 At 1000 docs 0.0117

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.0201

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.06363 0.20 0.39871 0.30 1.24921 0.40 1.00000 0.50 1.00000 0.60 1.00000 0.70 1.00000 0.80 1.00000 0.90 1.00000 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - University of Massachusetts, Amherst

Summary Statistics Run Number SIN010{category A, automatic Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1604

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.8069 0.10 0.4887 0.20 0.4140 0.30 0.3422 0.40 0.2915 0.50 0.2380 0.60 0.1859 0.70 0.1330 0.80 0.0928 0.90 0.0558 1.00 0.0132 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2523

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5040 At 10 docs 0.4800 At 15 docs 0.4480 At 20 docs 0.4280 At 30 docs 0.4000 At 100 docs 0.2804 At 200 docs 0.1966 At 500 docs 0.1071 At 1000 docs 0.0642

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2956

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00105 0.20 0.00284 0.30 0.00578 0.40 0.00974 0.50 0.01604 0.60 0.02632 0.70 0.04571 0.80 0.07835 0.90 0.15256 1.00 0.74890 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - University of Massachusetts, Amherst

Summary Statistics Run Number SIN011{category A, automatic Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1644

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.7108 0.10 0.4880 0.20 0.4102 0.30 0.3243 0.40 0.2817 0.50 0.2354 0.60 0.1847 0.70 0.1312 0.80 0.1017 0.90 0.0519 1.00 0.0074 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2458

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5040 At 10 docs 0.5040 At 15 docs 0.4693 At 20 docs 0.4300 At 30 docs 0.3880 At 100 docs 0.2760 At 200 docs 0.2008 At 500 docs 0.1111 At 1000 docs 0.0658

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2900

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00105 0.20 0.00288 0.30 0.00626 0.40 0.01022 0.50 0.01627 0.60 0.02653 0.70 0.04644 0.80 0.07079 0.90 0.16470 1.00 1.34373 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - University of Central Florida

Summary Statistics Run Number UCFSP1{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1898

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.9124 0.10 0.8118 0.20 0.7496 0.30 0.6742 0.40 0.5855 0.50 0.5275 0.60 0.4585 0.70 0.3483 0.80 0.2620 0.90 0.1636 1.00 0.0460 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.4918

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.7680 At 10 docs 0.7600 At 15 docs 0.7413 At 20 docs 0.7100 At 30 docs 0.6773 At 100 docs 0.4960 At 200 docs 0.2880 At 500 docs 0.1426 At 1000 docs 0.0759

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.5041

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00023 0.20 0.00067 0.30 0.00145 0.40 0.00284 0.50 0.00449 0.60 0.00710 0.70 0.01312 0.80 0.02257 0.90 0.04609 1.00 0.20776 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - University of Central Florida

Summary Statistics Run Number UCFSP2{category A, manual Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1843

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.9455 0.10 0.8181 0.20 0.7348 0.30 0.6476 0.40 0.5879 0.50 0.4963 0.60 0.3913 0.70 0.3118 0.80 0.2069 0.90 0.1403 1.00 0.0400 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.4695

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.8000 At 10 docs 0.7720 At 15 docs 0.7413 At 20 docs 0.6980 At 30 docs 0.6587 At 100 docs 0.4644 At 200 docs 0.2766 At 500 docs 0.1348 At 1000 docs 0.0737

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.4874

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00022 0.20 0.00072 0.30 0.00164 0.40 0.00281 0.50 0.00508 0.60 0.00935 0.70 0.01548 0.80 0.03072 0.90 0.05525 1.00 0.24043 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - Xerox Palo Alto Research Center

Summary Statistics Run Number xerox-sp1{category A, automatic Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1552

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6582 0.10 0.4247 0.20 0.3272 0.30 0.2705 0.40 0.2179 0.50 0.1788 0.60 0.1321 0.70 0.0806 0.80 0.0318 0.90 0.0053 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.1899

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4320 At 10 docs 0.4120 At 15 docs 0.3840 At 20 docs 0.3660 At 30 docs 0.3440 At 100 docs 0.2448 At 200 docs 0.1770 At 500 docs 0.1017 At 1000 docs 0.0621

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2518

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00136 0.20 0.00412 0.30 0.00810 0.40 0.01438 0.50 0.02300 0.60 0.03949 0.70 0.07999 0.80 0.24400 0.90 1.69211 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision spanish results - Xerox Palo Alto Research Center

Summary Statistics Run Number xerox-sp2{category A, automatic Number of Topics 25 Total number of documents over all topics Retrieved: 25000 Relevant: 2202 Rel ret: 1728

Recall Level Precision Averages

Recall Precision 0.00 0.6333 0.10 0.4514 0.20 0.3832 0.30 0.3295 0.40 0.2799 0.50 0.2410 0.60 0.2019 0.70 0.1573 0.80 0.0927 0.90 0.0553 1.00 0.0000 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2378

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4320 At 10 docs 0.4120 At 15 docs 0.3893 At 20 docs 0.3800 At 30 docs 0.3453 At 100 docs 0.2856 At 200 docs 0.1964 At 500 docs 0.1114 At 1000 docs 0.0691

R�Precision (precision after R

docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2840

Recall Fallout Averages Recall Fallout 0.00 0.00000 0.10 0.00122 0.20 0.00322 0.30 0.00612 0.40 0.01031 0.50 0.01577 0.60 0.02376 0.70 0.03757 0.80 0.07844 0.90 0.15402 1.00 1.00000 1e-05

0.0001

0.001

0.01 0.1 1

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

Log Fallout

Recall

Recall-Log Fallout Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Precision

Recall

Recall-Precision Curve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 35 45

Median

Topics

Average Precision