Web Track results, adhoc task, category B — University of Maryland, College Park

Run ID: UMHOOqlB External resources used: (A) no additional resources MTC measures eMAP 0.0436 Rprec 0.1027 P5 0.2810 P10 0.3395 P15 0.3514 P20 0.3663 P30 0.3772 P100 0.3697

StatAP measures MAP 0.1874 Rprec 0.2761 P30 0.3779 NDCG 0.3416