Web Track results, adhoc task, category B — University of Maryland, College Park

Run ID: UMHOObm25B External resources used: (A) no additional resources MTC measures eMAP 0.0461 Rprec 0.1048 P5 0.3496 P10 0.3849 P15 0.3905 P20 0.3924 P30 0.4069 P100 0.3849

StatAP measures MAP 0.2037 Rprec 0.2848 P30 0.3967 NDCG 0.3718