Blog Track results, top stories identification task — Laboratory of Human and Artificial Inteligence - University of Paris 8

This evaluation is for the ranking of HEADLINES ONLY. Summary Statistics Run ID: ri1025rw2b Document fields used permalinks Number of Topics: 55 Total number of headlines over all topics Retrieved: 5500 Relevant: 1434 Relevant retrieved: 345

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.2677 0.10 0.1551 0.20 0.0841 0.30 0.0212 0.40 0.0082 0.50 0.0017 0.60 0.0000 0.70 0.0000 0.80 0.0000 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Mean average precision non-interpolated 0.0354

Headline Level Averages Precision At 5 docs 0.1018 At 10 docs 0.0964 At 15 docs 0.0970 At 20 docs 0.1082 At 30 docs 0.0939 At 100 docs 0.0627 At 200 docs 0.0314 At 500 docs 0.0125 At 1000 docs 0.0063 R-Precision: precision after R (number relevant) headlines retrieved Exact 0.0943