Blog Track results, blog distillaton (feed search) task — Carnegie Mellon University

Summary Statistics Run ID: cmuLDwikiSP Topic fields used title Document fields used permalinks, feeds Number of Topics: 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 5000 Relevant: 1943 Relevant documents retrieved: 935

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.8346 0.10 0.6230 0.20 0.5477 0.30 0.4360 0.40 0.3579 0.50 0.2663 0.60 0.1977 0.70 0.1680 0.80 0.1029 0.90 0.0676 1.00 0.0531 Mean average precision non-interpolated 0.3056

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5160 At 10 docs 0.4340 At 15 docs 0.4027 At 20 docs 0.3740 At 30 docs 0.3300 At 100 docs 0.1870 At 200 docs 0.0935 At 500 docs 0.0374 At 1000 docs 0.0187 R-Precision: precision after R (number relevant) documents retrieved Exact 0.3646