Genomics Track results — Weill Cornell Medical College

icbtwease Run type manual Document MAP 0.16193872 Passage MAP 0.03542892 Passage2 MAP 0.01557801 Aspect MAP 0.13166069

Plots of the per-topic difference from median average precision among manual and interactive runs for given granularity/measure: