Genomics Track results — IBM Cairo Technology Development Center

hltcairo2 Run type automatic Document MAP 0.03961370 Passage MAP 0.00421984 Passage2 MAP 0.00130362 Aspect MAP 0.02030674

Plots of the per-topic difference from median average precision among automatic runs for given granularity/measure: