Genomics Track results — Fudan University-WIM Lab

fdgerun1 Run type automatic Document MAP 0.15223512 Passage MAP 0.05349418 Passage2 MAP 0.01781554 Aspect MAP 0.07693184

Plots of the per-topic difference from median average precision among automatic runs for given granularity/measure: