Genomics Track results — Concordia University (Bergler)

biokiST Run type interactive Document MAP 0.22162855 Passage MAP 0.08034735 Passage2 MAP 0.04724036 Aspect MAP 0.19234558

Plots of the per-topic difference from median average precision among manual and interactive runs for given granularity/measure: