Genomics Track results — Concordia University (Bergler)

biokiS Run type interactive Document MAP 0.22217046 Passage MAP 0.07679446 Passage2 MAP 0.04619277 Aspect MAP 0.19682540

Plots of the per-topic difference from median average precision among manual and interactive runs for given granularity/measure: