Genomics Track results — National Library of Medicine (NLM)

NLMfusion Run type automatic Document MAP 0.31053621 Passage MAP 0.09212108 Passage2 MAP 0.10968195 Aspect MAP 0.24941827

Plots of the per-topic difference from median average precision among automatic runs for given granularity/measure: