Blog Track results, opinion search task — University of Amsterdam (De Rijke)

Summary Statistics Run ID: uams07topic Topic fields used title Document fields used permalinks Number of Topics: 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 46411 Relevant and contains an opinion: 7000 Relevant opinion documents retrieved: 5007

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.8063 0.10 0.6120 0.20 0.5542 0.30 0.4825 0.40 0.4225 0.50 0.3824 0.60 0.3149 0.70 0.2395 0.80 0.1512 0.90 0.0655 1.00 0.0069 Mean average precision non-interpolated 0.3453

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5880 At 10 docs 0.5620 At 15 docs 0.5253 At 20 docs 0.5030 At 30 docs 0.4787 At 100 docs 0.3626 At 200 docs 0.2885 At 500 docs 0.1710 At 1000 docs 0.1001 R-Precision: precision after R (number relevant) documents retrieved Exact 0.3872