Blog Track results, opinion search task — Chinese Academy of Sciences (Liu)

Summary Statistics Run ID: BaseSmp Topic fields used title Document fields used permalinks Number of Topics: 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 33987 Relevant and contains an opinion: 7000 Relevant opinion documents retrieved: 3330

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.4114 0.10 0.2735 0.20 0.2278 0.30 0.2043 0.40 0.1792 0.50 0.1387 0.60 0.1136 0.70 0.0839 0.80 0.0772 0.90 0.0441 1.00 0.0098 Mean average precision non-interpolated 0.1433

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.2120 At 10 docs 0.2300 At 15 docs 0.2347 At 20 docs 0.2340 At 30 docs 0.2200 At 100 docs 0.1874 At 200 docs 0.1539 At 500 docs 0.0957 At 1000 docs 0.0666 R-Precision: precision after R (number relevant) documents retrieved Exact 0.1843