QA track, ciQA final task results — CL Research

Run ID clr06ci2r Run Description: Automatic, final run Corresponding baseline run: clr06ci2 Interaction form: CLR2 Average F(β = 3) Pyramid score: 0.209 MANuR: 0.1616

Weighted Nugget Recall At Length Recall 100 0.0042 200 0.0252 500 0.0808 1000 0.1262 1500 0.1446 2000 0.1676 2500 0.1833 3000 0.2120 4000 0.2406