QA track, document-ranking task only — Sabir Research, Inc.

Run ID sab05qa1b Total number retrieved 50000 Total relevant 1575 Total relevant retrieved 1256 R-Prec 0.3366 MAP 0.3197

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3760 At 10 docs 0.3260 At 15 docs 0.2987 At 20 docs 0.2730 At 30 docs 0.2327 At 100 docs 0.1224

Recall-precision graph for document ranking task