QA track, main task results — University of North Texas

Run ID UNTQA0502 Average per-series score: 0.132 Factoid accuracy: 0.135 Average F for list questions: 0.064 Average F(β = 3) score: 0.182

Factoid Counts # right 49 # wrong 282 # inexact 20 # unsupported 11 NIL precision 0 / 7 = 0.000 NIL recall 0 / 17 = 0.000

Document Ranking Scores Total number retrieved 50000 Total relevant 1575 Total relevant retrieved 841 R-Prec 0.3205 MAP 0.3285

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3520 At 10 docs 0.2720 At 15 docs 0.2347 At 20 docs 0.2180 At 30 docs 0.1840 At 100 docs 0.1022

Recall-precision graph for document ranking task