QA track, main task results — Dalhousie University

Run ID Dal05s Average per-series score: 0.087 Factoid accuracy: 0.113 Average F for list questions: 0.033 Average F(β = 3) score: 0.088

Factoid Counts # right 41 # wrong 312 # inexact 5 # unsupported 4 NIL precision 4 /142 = 0.028 NIL recall 4 / 17 = 0.235

Document Ranking Scores Total number retrieved 257 Total relevant 1575 Total relevant retrieved 36 R-Prec 0.0763 MAP 0.0793

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.0680 At 10 docs 0.0360 At 15 docs 0.0240 At 20 docs 0.0200 At 30 docs 0.0180 At 100 docs 0.0072

Recall-precision graph for document ranking task