HARD track results — University of Maryland (College Park)

Summary Statistics Run ID MARYB1 Run Description: Manual baseline run Total number retrieved 49987 Total relevant 6561 Total relevant retrieved 5379 R-prec 0.4597 MAP 0.4521

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.8000 At 10 docs 0.7760 At 15 docs 0.7493 At 20 docs 0.7470 At 30 docs 0.7207 At 100 docs 0.4798 At 200 docs 0.3378 At 500 docs 0.1848 At 1000 docs 0.1076