Genomics Track results, categorization task — Universit Paris-Sud (Kodratoff)

allele subtask Run TP FP FN Precision Recall F beta Utility Factor Raw Max Normalized aLRIk1 86 283 246 0.2331 0.2590 0.2454 17.00 1179 5644 0.2089 aLRIk2 83 277 249 0.2306 0.2500 0.2399 17.00 1134 5644 0.2009 aLRIk3 87 310 245 0.2191 0.2620 0.2387 17.00 1169 5644 0.2071

expression subtask Run TP FP FN Precision Recall F beta Utility Factor Raw Max Normalized eLRIk1 12 105 93 0.1026 0.1143 0.1081 64.00 663 6720 0.0987 eLRIk2 12 105 93 0.1026 0.1143 0.1081 64.00 663 6720 0.0987 eLRIk3 13 144 92 0.0828 0.1238 0.0992 64.00 688 6720 0.1024

go subtask Run TP FP FN Precision Recall F beta Utility Factor Raw Max Normalized gLRIk1 53 512 465 0.0938 0.1023 0.0979 11.00 71 5698 0.0125 gLRIk2 53 477 465 0.1000 0.1023 0.1011 11.00 106 5698 0.0186 gLRIk3 60 541 458 0.0998 0.1158 0.1072 11.00 119 5698 0.0209

tumor subtask Run TP FP FN Precision Recall F beta Utility Factor Raw Max Normalized tLRIk1 2 21 18 0.0870 0.1000 0.0930 231.00 441 4620 0.0955 tLRIk2 2 20 18 0.0909 0.1000 0.0952 231.00 442 4620 0.0957 tLRIk3 2 27 18 0.0690 0.1000 0.0816 231.00 435 4620 0.0942