Genomics Track results, categorization task — National Taiwan University

allele subtask Run TP FP FN Precision Recall F beta Utility Factor Raw Max Normalized aNTUMAC 315 601 17 0.3439 0.9488 0.5048 17.00 4754 5644 0.8423

expression subtask Run TP FP FN Precision Recall F beta Utility Factor Raw Max Normalized eNTUMAC 86 454 19 0.1593 0.8190 0.2667 64.00 5050 6720 0.7515

go subtask Run TP FP FN Precision Recall F beta Utility Factor Raw Max Normalized gNTUMAC 456 1978 62 0.1873 0.8803 0.3089 11.00 3038 5698 0.5332

tumor subtask Run TP FP FN Precision Recall F beta Utility Factor Raw Max Normalized tNTUMAC 18 324 2 0.0526 0.9000 0.0994 231.00 3834 4620 0.8299 tNTUMACasem 13 370 7 0.0339 0.6500 0.0645 231.00 2633 4620 0.5699 tNTUMACwj 19 348 1 0.0518 0.9500 0.0982 231.00 4041 4620 0.8747