Genomics Track results, adhoc search task — OOO Datapark

Summary Statistics Run ID: dpsearch1 Run Type manual Number of Topics: 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 16786 Relevant: 4584 Rel-ret: 1342

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.4812 0.10 0.2444 0.20 0.1582 0.30 0.1092 0.40 0.0617 0.50 0.0408 0.60 0.0216 0.70 0.0096 0.80 0.0087 0.90 0.0000 1.00 0.0000 Mean average precision non-interpolated 0.0827

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.3388 At 10 docs 0.2551 At 15 docs 0.2340 At 20 docs 0.2102 At 30 docs 0.1871 At 100 docs 0.1182 At 200 docs 0.0855 At 500 docs 0.0482 At 1000 docs 0.0274 R-Precision 0.1177 bpref 0.2160