Genomics Track results, adhoc search task — University of Illinois at Urbana-Champaign

Summary Statistics Run ID: UIUCgInt Run Type interactive Number of Topics: 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 4584 Rel-ret: 3403

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.6839 0.10 0.4846 0.20 0.3880 0.30 0.3316 0.40 0.2872 0.50 0.2375 0.60 0.1850 0.70 0.1366 0.80 0.0978 0.90 0.0526 1.00 0.0109 Mean average precision non-interpolated 0.2487

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4857 At 10 docs 0.4224 At 15 docs 0.4000 At 20 docs 0.3776 At 30 docs 0.3381 At 100 docs 0.2355 At 200 docs 0.1748 At 500 docs 0.1089 At 1000 docs 0.0694 R-Precision 0.2627 bpref 0.7376