Genomics Track results, adhoc search task — National Library of Medicine - University of Maryland

Summary Statistics Run ID: NLMfusionA Run Type automatic Number of Topics: 49 Total number of documents over all topics Retrieved: 49000 Relevant: 4584 Rel-ret: 3369

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.6901 0.10 0.4602 0.20 0.3815 0.30 0.3251 0.40 0.2882 0.50 0.2410 0.60 0.1844 0.70 0.1581 0.80 0.1298 0.90 0.0648 1.00 0.0052 Mean average precision non-interpolated 0.2479

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4531 At 10 docs 0.4020 At 15 docs 0.3864 At 20 docs 0.3704 At 30 docs 0.3415 At 100 docs 0.2378 At 200 docs 0.1739 At 500 docs 0.1044 At 1000 docs 0.0688 R-Precision 0.2767 bpref 0.7483