HARD track results — University of Illinois at Urbana-Champaign

Run ID uiucHARDb1 Run Description baseline run; automatic run using title+desc

Passage-level Evaluation (25 topics)

Passage-based Eval Averages Precision F Score At 5 passages 0.2344 0.1183 At 10 passages 0.1769 0.1024 At 15 passages 0.1581 0.1109 At 20 passages 0.1482 0.1182 At 30 passages 0.1306 0.1194 At 50 passages 0.1058 0.1120 At 100 passages 0.0754 0.0965 R-Precision 0.1139

Character-based Eval Averages Bpref@6000Chars 0.282 Bpref@12000Chars 0.276 Bpref@24000Chars 0.242 Prec@6000Chars 0.293 Prec@12000Chars 0.289 Prec@24000Chars 0.268 Char R-Prec 0.195

Document-level Evaluation (45 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 45000 45000 Total relevant 3026 3747 Total rel. ret. 2167 2670 MAP 0.3155 0.3054

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4356 0.5111 At 10 docs 0.3911 0.4600 At 15 docs 0.3600 0.4267 At 20 docs 0.3444 0.4056 At 30 docs 0.3052 0.3659 At 100 docs 0.1940 0.2382 At 200 docs 0.1340 0.1639 At 500 docs 0.0770 0.0951 At 1000 docs 0.0482 0.0593 R-Precision 0.3241 0.3326