HARD track results — University of Illinois at Urbana-Champaign

Run ID uiucHARDb0 Run Description baseline run; automatic run using title+desc

Passage-level Evaluation (25 topics)

Passage-based Eval Averages Precision F Score At 5 passages 0.2189 0.1173 At 10 passages 0.1570 0.1012 At 15 passages 0.1520 0.1168 At 20 passages 0.1417 0.1207 At 30 passages 0.1203 0.1148 At 50 passages 0.0990 0.1079 At 100 passages 0.0703 0.0917 R-Precision 0.1108

Character-based Eval Averages Bpref@6000Chars 0.291 Bpref@12000Chars 0.271 Bpref@24000Chars 0.233 Prec@6000Chars 0.299 Prec@12000Chars 0.299 Prec@24000Chars 0.258 Char R-Prec 0.197

Document-level Evaluation (45 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 45000 45000 Total relevant 3026 3747 Total rel. ret. 2167 2670 MAP 0.3380 0.3088

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4356 0.5022 At 10 docs 0.3889 0.4622 At 15 docs 0.3674 0.4356 At 20 docs 0.3444 0.4133 At 30 docs 0.2993 0.3644 At 100 docs 0.1953 0.2416 At 200 docs 0.1339 0.1672 At 500 docs 0.0775 0.0960 At 1000 docs 0.0482 0.0593 R-Precision 0.3574 0.3325