HARD track results — University of North Carolina

Run ID UNCHARDtdn2 Run Description baseline run; manual run

Passage-level Evaluation (25 topics)

Passage-based Eval Averages Precision F Score At 5 passages 0.0743 0.0298 At 10 passages 0.0750 0.0406 At 15 passages 0.0716 0.0495 At 20 passages 0.0638 0.0516 At 30 passages 0.0604 0.0569 At 50 passages 0.0471 0.0552 At 100 passages 0.0374 0.0538 R-Precision 0.0309

Character-based Eval Averages Bpref@6000Chars 0.044 Bpref@12000Chars 0.050 Bpref@24000Chars 0.070 Prec@6000Chars 0.051 Prec@12000Chars 0.059 Prec@24000Chars 0.085 Char R-Prec 0.085

Document-level Evaluation (45 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 42835 42835 Total relevant 3026 3747 Total rel. ret. 1672 1978 MAP 0.1317 0.1446

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.1600 0.2089 At 10 docs 0.1867 0.2289 At 15 docs 0.1837 0.2237 At 20 docs 0.1744 0.2133 At 30 docs 0.1681 0.2096 At 100 docs 0.1233 0.1538 At 200 docs 0.0920 0.1122 At 500 docs 0.0571 0.0686 At 1000 docs 0.0372 0.0440 R-Precision 0.1304 0.1602