HARD track results — University of Massachusetts

Run ID UMassBaseSVM Run Description baseline run; automatic run using title+desc

Passage-level Evaluation (25 topics)

Passage-based Eval Averages Precision F Score At 5 passages 0.1948 0.1212 At 10 passages 0.1678 0.1050 At 15 passages 0.1502 0.1091 At 20 passages 0.1455 0.1182 At 30 passages 0.1282 0.1201 At 50 passages 0.1089 0.1166 At 100 passages 0.0743 0.0979 R-Precision 0.1192

Character-based Eval Averages Bpref@6000Chars 0.223 Bpref@12000Chars 0.223 Bpref@24000Chars 0.198 Prec@6000Chars 0.238 Prec@12000Chars 0.242 Prec@24000Chars 0.217 Char R-Prec 0.195

Document-level Evaluation (45 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 44794 44794 Total relevant 3026 3747 Total rel. ret. 2178 2659 MAP 0.3077 0.2871

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.3778 0.4489 At 10 docs 0.3444 0.4156 At 15 docs 0.3096 0.3778 At 20 docs 0.3011 0.3667 At 30 docs 0.2815 0.3467 At 100 docs 0.1816 0.2249 At 200 docs 0.1272 0.1593 At 500 docs 0.0771 0.0948 At 1000 docs 0.0484 0.0591 R-Precision 0.3219 0.3143