HARD track results — University of Massachusetts

Run ID UMassBaseRM3 Run Description baseline run; automatic run using title+desc

Passage-level Evaluation (25 topics)

Passage-based Eval Averages Precision F Score At 5 passages 0.2164 0.1286 At 10 passages 0.1736 0.1029 At 15 passages 0.1648 0.1143 At 20 passages 0.1499 0.1177 At 30 passages 0.1316 0.1261 At 50 passages 0.1055 0.1212 At 100 passages 0.0762 0.1013 R-Precision 0.1209

Character-based Eval Averages Bpref@6000Chars 0.222 Bpref@12000Chars 0.218 Bpref@24000Chars 0.208 Prec@6000Chars 0.230 Prec@12000Chars 0.247 Prec@24000Chars 0.219 Char R-Prec 0.201

Document-level Evaluation (45 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 44787 44787 Total relevant 3026 3747 Total rel. ret. 2233 2753 MAP 0.3221 0.3158

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.4044 0.4978 At 10 docs 0.3711 0.4489 At 15 docs 0.3541 0.4252 At 20 docs 0.3333 0.4022 At 30 docs 0.2926 0.3578 At 100 docs 0.1976 0.2478 At 200 docs 0.1332 0.1697 At 500 docs 0.0811 0.1008 At 1000 docs 0.0496 0.0612 R-Precision 0.3428 0.3391