HARD track results — University of Maryland UMIACS

Run ID UMDBLTFAIDF Run Description baseline run; automatic run using title+desc+narr

Passage-level Evaluation (25 topics)

Passage-based Eval Averages Precision F Score At 5 passages 0.2012 0.1083 At 10 passages 0.1580 0.1004 At 15 passages 0.1518 0.1111 At 20 passages 0.1376 0.1138 At 30 passages 0.1228 0.1133 At 50 passages 0.0989 0.1069 At 100 passages 0.0768 0.0991 R-Precision 0.1128

Character-based Eval Averages Bpref@6000Chars 0.211 Bpref@12000Chars 0.181 Bpref@24000Chars 0.160 Prec@6000Chars 0.222 Prec@12000Chars 0.198 Prec@24000Chars 0.176 Char R-Prec 0.136

Document-level Evaluation (45 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 45000 45000 Total relevant 3026 3747 Total rel. ret. 1976 2432 MAP 0.2415 0.2508

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.2800 0.3644 At 10 docs 0.2822 0.3622 At 15 docs 0.2844 0.3526 At 20 docs 0.2722 0.3344 At 30 docs 0.2430 0.3126 At 100 docs 0.1653 0.2091 At 200 docs 0.1177 0.1469 At 500 docs 0.0702 0.0864 At 1000 docs 0.0439 0.0540 R-Precision 0.2212 0.2833