HARD track results — The Robert Gordon University

Run ID RGU0 Run Description baseline run; automatic run using title+desc

Passage-level Evaluation (25 topics)

Passage-based Eval Averages Precision F Score At 5 passages 0.1702 0.0578 At 10 passages 0.1324 0.0490 At 15 passages 0.1264 0.0568 At 20 passages 0.1268 0.0632 At 30 passages 0.1126 0.0608 At 50 passages 0.0929 0.0604 At 100 passages 0.0738 0.0607 R-Precision 0.0718

Character-based Eval Averages Bpref@6000Chars 0.130 Bpref@12000Chars 0.106 Bpref@24000Chars 0.096 Prec@6000Chars 0.182 Prec@12000Chars 0.137 Prec@24000Chars 0.138 Char R-Prec 0.092

Document-level Evaluation (45 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 44764 44764 Total relevant 3026 3747 Total rel. ret. 2127 2613 MAP 0.2585 0.2566

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.3289 0.4133 At 10 docs 0.3111 0.3844 At 15 docs 0.3067 0.3674 At 20 docs 0.2933 0.3567 At 30 docs 0.2659 0.3289 At 100 docs 0.1758 0.2200 At 200 docs 0.1290 0.1599 At 500 docs 0.0760 0.0932 At 1000 docs 0.0473 0.0581 R-Precision 0.2497 0.2753