HARD track results — Chinese Academy of Sciences (Sun)

Run ID ISCAS Run Description baseline run; automatic run using title+desc

Passage-level Evaluation (25 topics)

Passage-based Eval Averages Precision F Score At 5 passages 0.1171 0.0570 At 10 passages 0.1205 0.0792 At 15 passages 0.1204 0.0889 At 20 passages 0.1192 0.0943 At 30 passages 0.1045 0.0989 At 50 passages 0.0809 0.0930 At 100 passages 0.0576 0.0806 R-Precision 0.0696

Character-based Eval Averages Bpref@6000Chars 0.194 Bpref@12000Chars 0.146 Bpref@24000Chars 0.123 Prec@6000Chars 0.215 Prec@12000Chars 0.158 Prec@24000Chars 0.132 Char R-Prec 0.124

Document-level Evaluation (45 topics)

Hard-rel Soft-rel Total retrieved 44823 44823 Total relevant 3026 3747 Total rel. ret. 1685 2177 MAP 0.2374 0.2474

Document Level Averages Precision Hard-rel Soft-rel At 5 docs 0.2756 0.3467 At 10 docs 0.2800 0.3533 At 15 docs 0.2474 0.3244 At 20 docs 0.2333 0.3078 At 30 docs 0.2170 0.2844 At 100 docs 0.1382 0.1887 At 200 docs 0.0950 0.1281 At 500 docs 0.0572 0.0753 At 1000 docs 0.0374 0.0484 R-Precision 0.2295 0.2716