Genomics track, annhi task results — University of Tokyo

Precision Recall F-score Normalized Utility Tag Run Type Run Median Run Median Run Median Run Median KoikeyaHi1 manual 0.3178 0.4174 0.7293 0.6000 0.4427 0.3584 0.6510 0.5365