Genomics track, annhi task results — University Hospital of Geneva and Swiss Federal Inst. of Technology

Precision Recall F-score Normalized Utility Tag Run Type Run Median Run Median Run Median Run Median geneteamA1 automatic 0.1948 0.4174 0.9778 0.6000 0.3248 0.3584 0.7757 0.5365 geneteamA2 automatic 0.2025 0.4174 0.9535 0.6000 0.3340 0.3584 0.7658 0.5365 geneteamA3 automatic 0.1938 0.4174 0.9798 0.6000 0.3235 0.3584 0.7760 0.5365 geneteamA4 automatic 0.2090 0.4174 0.9354 0.6000 0.3417 0.3584 0.7584 0.5365 geneteamA5 automatic 0.2274 0.4174 0.7859 0.6000 0.3527 0.3584 0.6523 0.5365