Genomics track, annhi task results — NLM-UMaryland Team

Precision Recall F-score Normalized Utility Tag Run Type Run Median Run Median Run Median Run Median NLMA1 automatic 0.4306 0.4174 0.5515 0.6000 0.4836 0.3584 0.5151 0.5365 NLMA2 automatic 0.4270 0.4174 0.5374 0.6000 0.4758 0.3584 0.5013 0.5365