Genomics track, triage task results — Indiana University (Yang)

Precision Recall F-score Normalized Utility Tag Run Type Run Median Run Median Run Median Run Median wdtriage1 automatic 0.2020 0.1360 0.1476 0.5571 0.1706 0.1830 0.1185 0.3425