Genomics track, annhiev task results — Indiana University (Seki)

Tag Run Type Precision Recall F-score Normalized Utility lgcab1 automatic 0.3413 0.4923 0.4031 0.4448 lgcab2 automatic 0.3238 0.6073 0.4224 0.5439