Web track, named/home page finding task results — Virginia Tech

Summary Statistics Run ID VTnhpgpd4 Run Description NODOCSTRUCT, ANCHORTEXT, NOLINKSTRUCT Num topics 300 overall named home Mean reciprocal rank 0.330 0.492 0.167 Num found at rank 1 70 (23.3%) 58 (38.7%) 12 (8.0%) Num found in top 10 154 (51.3%) 102 (68.0%) 52 (34.7%) Num not found in top 100 83 (27.7%) 18 (12.0%) 65 (43.3%)