Robust track results — University of Illinois at Chicago

Summary Statistics Run ID uic0302 Run Description Automatic, title only Number of Topics 100

Topic set Old 50 New 50 All 100 Total number retrieved 49382 49988 99370 Total relevant 4416 1658 6074 Total relevant retrieved 2136 1416 3552 Mean average precision 0.1548 0.3037 0.2293 % topics with no relevant in top 10 20.0 12.0 16.0 Integral of MAP(X) curve for worst 1/4 topics 0.0052 0.0354 0.0114

Document Level Averages Precision Old New All At 5 docs 0.3760 0.4760 0.4260 At 10 docs 0.3120 0.4180 0.3650 At 15 docs 0.2907 0.3760 0.3333 At 20 docs 0.2640 0.3400 0.3020 At 30 docs 0.2420 0.2987 0.2703 At 100 docs 0.1570 0.1566 0.1568 At 200 docs 0.1115 0.1006 0.1061 At 500 docs 0.0671 0.0510 0.0590 At 1000 docs 0.0427 0.0283 0.0355 R-Precision Exact 0.1915 0.3202 0.2559