Robust track results — OcE Technologies

Summary Statistics Run ID oce03Xpr Run Description Automatic, title+desc Number of Topics 100

Topic set Old 50 New 50 All 100 Total number retrieved 50000 50000 100000 Total relevant 4416 1658 6074 Total relevant retrieved 1425 1241 2666 Mean average precision 0.0749 0.2921 0.1835 % topics with no relevant in top 10 20.0 12.0 16.0 Integral of MAP(X) curve for worst 1/4 topics 0.0041 0.0145 0.0063

Document Level Averages Precision Old New All At 5 docs 0.2640 0.5040 0.3840 At 10 docs 0.2140 0.3940 0.3040 At 15 docs 0.2000 0.3400 0.2700 At 20 docs 0.1790 0.3110 0.2450 At 30 docs 0.1680 0.2653 0.2167 At 100 docs 0.1048 0.1322 0.1185 At 200 docs 0.0735 0.0852 0.0793 At 500 docs 0.0440 0.0429 0.0435 At 1000 docs 0.0285 0.0248 0.0267 R-Precision Exact 0.1312 0.3066 0.2189