Robust track results — Virginia Tech

Summary Statistics Run ID VTgpdhgp4 Run Description Automatic, title+desc+narr Number of Topics 100

Topic set Old 50 New 50 All 100 Total number retrieved 50000 50000 100000 Total relevant 4416 1658 6074 Total relevant retrieved 2401 1423 3824 Mean average precision 0.1554 0.3838 0.2696 % topics with no relevant in top 10 10.0 8.0 9.0 Integral of MAP(X) curve for worst 1/4 topics 0.0082 0.0369 0.0151

Document Level Averages Precision Old New All At 5 docs 0.4080 0.6080 0.5080 At 10 docs 0.3720 0.5240 0.4480 At 15 docs 0.3227 0.4640 0.3933 At 20 docs 0.2960 0.4120 0.3540 At 30 docs 0.2587 0.3347 0.2967 At 100 docs 0.1682 0.1696 0.1689 At 200 docs 0.1244 0.1041 0.1143 At 500 docs 0.0742 0.0517 0.0630 At 1000 docs 0.0480 0.0285 0.0382 R-Precision Exact 0.2034 0.3810 0.2922