Robust track results — Virginia Tech

Summary Statistics Run ID VTgpdhgp2 Run Description Automatic, title+desc+narr Number of Topics 100

Topic set Old 50 New 50 All 100 Total number retrieved 50000 50000 100000 Total relevant 4416 1658 6074 Total relevant retrieved 2408 1394 3802 Mean average precision 0.1555 0.3907 0.2731 % topics with no relevant in top 10 12.0 6.0 9.0 Integral of MAP(X) curve for worst 1/4 topics 0.0084 0.0402 0.0152

Document Level Averages Precision Old New All At 5 docs 0.4040 0.6160 0.5100 At 10 docs 0.3680 0.5300 0.4490 At 15 docs 0.3253 0.4640 0.3947 At 20 docs 0.2940 0.4180 0.3560 At 30 docs 0.2593 0.3407 0.3000 At 100 docs 0.1694 0.1662 0.1678 At 200 docs 0.1217 0.1041 0.1129 At 500 docs 0.0742 0.0510 0.0626 At 1000 docs 0.0482 0.0279 0.0380 R-Precision Exact 0.1998 0.3843 0.2921