Robust track results — Virginia Tech

Summary Statistics Run ID VTDokrcgp5 Run Description Automatic, description only Number of Topics 100

Topic set Old 50 New 50 All 100 Total number retrieved 50000 50000 100000 Total relevant 4416 1658 6074 Total relevant retrieved 2254 1378 3632 Mean average precision 0.1304 0.3822 0.2563 % topics with no relevant in top 10 18.0 12.0 15.0 Integral of MAP(X) curve for worst 1/4 topics 0.0052 0.0227 0.0077

Document Level Averages Precision Old New All At 5 docs 0.3480 0.5560 0.4520 At 10 docs 0.3140 0.5020 0.4080 At 15 docs 0.2760 0.4387 0.3573 At 20 docs 0.2650 0.4040 0.3345 At 30 docs 0.2300 0.3280 0.2790 At 100 docs 0.1430 0.1710 0.1570 At 200 docs 0.1047 0.1051 0.1049 At 500 docs 0.0683 0.0505 0.0594 At 1000 docs 0.0451 0.0276 0.0363 R-Precision Exact 0.1752 0.3780 0.2766