Robust track results — University of Illinois at Urbana-Champaign

Summary Statistics Run ID UIUC03Rt1 Run Description Automatic, title only Number of Topics 100

Topic set Old 50 New 50 All 100 Total number retrieved 50000 50000 100000 Total relevant 4416 1658 6074 Total relevant retrieved 2034 1392 3426 Mean average precision 0.1079 0.3025 0.2052 % topics with no relevant in top 10 18.0 6.0 12.0 Integral of MAP(X) curve for worst 1/4 topics 0.0057 0.0240 0.0113

Document Level Averages Precision Old New All At 5 docs 0.3080 0.5000 0.4040 At 10 docs 0.2680 0.4300 0.3490 At 15 docs 0.2427 0.3787 0.3107 At 20 docs 0.2280 0.3390 0.2835 At 30 docs 0.2060 0.2827 0.2443 At 100 docs 0.1386 0.1526 0.1456 At 200 docs 0.1024 0.0989 0.1006 At 500 docs 0.0631 0.0502 0.0566 At 1000 docs 0.0407 0.0278 0.0343 R-Precision Exact 0.1649 0.3139 0.2394